Quelques tests

- Titre : Essais cliniques

- Auteur : Pierre Fauconnier

- Parution : 28 novembre 2012

- Licence :

Sommaire

- I. Tests sur images

I - Tests sur images

La résolution d'écran est de 1280 par 768.

Voici une image "plein écran", soit 1280 par 768, NOK pour PDF

Voici une image 800 de large, NOK pour PDF

Voici une image 640 de large, OK pour PDF

Voici une image 700 de large, OK pour PDF

Essais cliniques

Auteur

Pierre Fauconnier